Copyright: (C) Piotr Narowski 1998-1999
Citation: Piotr Narowski 1998-1999


 Mollier Indeks pomocy

Opis głównego okna aplikacji Mollier.

Jak to zrobić ...

Odczytanie parametrów wskazywanego punktu

Procesy

Tworzenie nowego procesu

Edytowanie istniejących procesów

Punkty wykresu

Tworzenie nowego punkt wykresu

Edycja istniejących punktów

Odczytanie parametrów punktów istniejących na wykresie

Przemiany powietrza

Tworzenie nowej przemiany powietrza

Edycja istniejącej przemiany

Odczytanie parametrów przemian istniejących na wykresie

Edycja na wykresie

Przesuwanie punktów na wykresie

Wygląd wykresu

Zmiana parametrów wyświetlania wykresu

Dokument

Zapis dokumentu na dysk

Zapis dokumentu na dysk z inną nazwą

Odczytanie dokumentu z dysku

Drukowanie wykresu i raportu dokumentu

Kopiowanie danych do innych aplikacji

Polecenia

•	Menu Plik

•	Menu Edycja

•	Menu Widok

•	Menu Wstaw

•	Menu Okno

•	Menu Pomoc


File menu commands
Polecenia menu Plik

Menu Plik oferuje następujące polecenia:

Nowy	Tworzy nowy dokument.
Otwórz	Otwiera istniejący dokument.
Zamknij	Zamyka otwarty dokument.
Zapisz	Zapisuje aktywny dokument zachowując aktualną nazwę.
Zapisz jako	Zapisuje aktywny dokument z nową nazwą.
Drukuj	Drukuje aktywny dokument.
Podgląd wydruku	Otwiera podgląd wydruku aktywnego dokumentu.
Ustawienia drukarki	Zmienia drukarkę i ustawienia drukarki.
Zakończ	Kończy działanie aplikacji Mollier.


Polecenia menu Edycja

Menu Edycja składa się z następujących poleceń:

Kopiuj	Kopiuje dane do Schowka.
Usuń	Usuwa punkt lub przemianę z procesu.
Usuń wszystko	Usuwa wszystkie dane z aktualnego dokumentu.
Procesy	Edycja istniejących w dokumencie procesów.
Punkt procesu	Edycja istniejącego punktu wykresu.
Zaznacz obiekt	Zmienia kursor wykresu na kursor zaznaczania obiektów.


Polecenia menu Widok

Menu Widok składa się z następujących poleceń:

Pasek narzędzi	Pokazuje i ukrywa pasek narzędzi.
Pasek statusu	Pokazuje i ukrywa pasek statusu.
Powiększaj	Powiększa widok wykresu.
Pomniejszaj	Pomniejsza widok wykresu.
Cała strona	Dopasowuje rozmiar wykresu do dostępnego dla niego okna.
Informacje	Wyświetla informacje o aktualnym procesie.
Przełącz jednostki	Przełącza jednostki strumienia masy i objętości.
Styl wykresu	Przełącza styl wykresu z wykresu Molliera (Europa) na wykres psychrometryczny (USA) i z powrotem.
Opcje	Pozwala zmieniać opcje kreślenia wykresu


Polecenia menu Wstaw

Menu Wstaw składa się z następujących poleceń:

Proces	Tworzy nowy proces.
Punkt procesu > Wstaw na wykresie	Tworzy nowy punkt poprzez wskazanie na wykresie.
Punkt procesu > Parametry	Tworzy nowy punkt poprzez wskazanie podanie parametrów punktu.
Ogrzewanie	Tworzy przemianę powietrza - ogrzewanie.
Chłodzenie	Tworzy przemianę powietrza - chłodzenie.
Zraszanie	Tworzy przemianę powietrza - zraszanie.
Nawilżanie	Tworzy przemianę powietrza - nawilżanie.
Mieszanie	Tworzy przemianę powietrza - mieszanie.


Polecenia menu Okno

Menu Okno składa się z następujących poleceń, które pozwalają na ustawianie wielu widoków dla kilku jednocześnie otwartych dokumentów w oknie aplikacji:

Nowe okno	Tworzy nowe okno, które pokazuje ten sam dokument.
Kaskada	Szereguje okna w kaskadę.
Poziomo	Ustawia wszystkie okna poziomo lub pionowo.
Pionowo	Ustawia wszystkie okna poziomo lub pionowo.
Szereguj ikony	Szereguje ikony wszystkich zminimalizowanych okien.
Okno 1, 2, ...	Uaktywnia wskazane okno.


Polecenia menu Pomoc

Menu Pomoc składa się z następujących poleceń, które pomagają w uzyskaniu informacji o tej aplikacji:

Tematy Pomocy	Otwiera spis treści tematów pomocy.
Co to jest	Włącza pomoc kontekstową aplikacji
Informacja	Wyświetla numer wersji i prawa autorskie tej aplikacji.


File New command
Polecenie Nowy (Menu Plik)

Polecenie to służy do utworzenia nowego dokumentu w aplikacji Mollier.

Możesz otworzyć istniejący dokument przy pomocy polecenia polecenia Otwórz.

Skróty

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	CTRL+N


Okno dialogowe Nowy Plik

<< Usuń ten temat jeżeli Twoja aplikacja obsługuje tylko jeden typ dokumentów. >>

Wybierz rodzaj dokumentu jaki ma być utworzony:

<< Wyszczególnij rodzaje dokumentów tutaj wraz z ich opisem >>


File Open command
Polecenie Otwórz (Menu Pliki)

Polecenie to służy do otwierania istniejących dokumentów w nowym oknie. Można otwierać wiele dokumentów jednocześnie. Do przełączania się pomiędzy otwartymi dokumentami należy używać menu Okno. Zobacz polecenie Okno 1, 2, ... .

Można utworzyć nowy dokument przy pomocy polecenia Nowy.

Pliki z dokumentami aplikacji Mollier posiadają rozszerzenie nazwy HXC (nazwa_pliku.hxc)

Skróty

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	CTRL+O


Okno dialogowe Otwórz plik

Poniższe opcje pozwalają wybrać plik, który będzie otworzony:

Nazwa pliku

Wpisz nazwę pliku, który ma być otworzony.

Pliki typu

Wybierz typ pliku, który chcesz otworzyć:

<< Wyszczególnij rodzaje dokumentów tutaj wraz z ich opisem. >>

Szukaj w

Wybierz urządzenie, na którym Mollier przechowuje plik, który chcesz otworzyć.

Foldery

Wybierz folder, w którym Mollier przechowuje plik, który chcesz otworzyć.


File Close command
Polecenie Zamknij (Menu Plik)

Polecenie to służy do zamknięcia wszystkich okien zawierających aktywny dokument. Aplikacja Mollier zasugeruje zapisanie zmian w dokumencie przed jego zamknięciem. Jeżeli dokument zostanie zamknięty bez uprzedniego zapisu wszystkie zmiany dokonane w tym dokumencie od czasu ostatniego zapisu zostaną stracone. Przed zamknięciem dokumentu bez nazwy Mollier wyświetli okno dialogowe Zapisz jako i zaproponuje nadanie nazwy dokumentowi i zapisanie go.

Można także użyć ikony Zamknij w oknie dokumentu aby zamknąć dokument jak to pokazano na rysunku poniżej:


File Save command
Polecenie Zapisz (Menu Plik)

Polecenie to służy do zapisywania aktywnego dokumentu z aktualną nazwą w aktualnym folderze. Kiedy dokument jest zapisywany po raz pierwszy Mollier wyświetli okno dialogowe Zapisz jako gdzie można nadać nazwę zapisywanemu dokumentowi. Jeżeli nazwa dokumentu lub folderu, w którym ma być on zapisany ma być zmieniona należy wybrać Zapisz jako polecenie.

Pliki z dokumentami aplikacji Mollier posiadają rozszerzenie nazwy HXC (nazwa_pliku.hxc)

Skróty

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	CTRL+S


File Save As command
Polecenie Zapisz jako (Menu Pliki)

Polecenie to służy do zapisywania dokumentów pod podaną nazwą we wskazanym folderze. Po jej wybraniu Mollier okno dialogowe Zapisz jako możliwe będzie nadanie nazwy dla aktywnego dokumentu oraz wybranie folderu, w którym zostanie on zapisany.

Aby zapisać dokument z istniejącą nazwą w aktualnym folderze dokumentu należy użyć Zapisz polecenia .

Pliki z dokumentami aplikacji Mollier posiadają rozszerzenie nazwy HXC (nazwa_pliku.hxc)


Polecenie Wyślij... (Menu Pliki)

Polecenie Wyślij... służy do wysyłania aktywnego dokumentu poprzez pocztę elektroniczną. Polecenie to uruchomi program poczty elektronicznej z dołączonym do listu aktywnym dokumentem. Można wówczas wypełnić odpowiednie rubryki: Do:, Temat: itp. oraz wypełnić treść wiadomości, która ma być wysłana. Po zredagowaniu wiadomości można nacisnąć klawisz "Wyślij" aby wysłać wiadomość.


Okno dialogowe Zapisz jako

Poniższe opcje pozwalają wybrać urządzenie, nazwę folderu oraz nazwę pliku w którym przechowywany będzie zapisywany dokument:

Nazwa pliku

Wpisz nową nazwę aby zapisać dokument pod inną nazwą. Nazwa może posiadać do 255 znaków w tym kropki. Mollier doda rozszerzenie nazwy pliku w zależności od wybranego typu pliku do zapisu jaki został wybrany w rozwijalnej liście Pliki typu.

Pliki typu

Wybierz typ pliku, który chcesz otworzyć:

Dokumenty aplikacji Mollier posiadają rozszerzenie HXC.

Szukaj w

Wybierz urządzenie, na którym Mollier będzie przechowywać plik, który chcesz zapisać.

Foldery

Wybierz folder, w którym Mollier będzie przechowywać plik, który chcesz zapisać.


File 1, 2, 3, 4 command
Polecenia 1, 2, 3, 4 (Menu Pliki)

Wybierz numer i nazwę z listy plików wyszczególnionych w dolnej części menu Pliki aby oby otworzyć ostatnio używany dokument. Wybierz liczbę obok nazwy ostatnio używanego dokumentu aby go otworzyć.


File Exit command
Polecenie Zakończ (Menu Pliki)

Polecenie to służy do zakończenia pracy aplikacji Mollier. Można także wybrać polecenie Zamknij w menu kontrolnym okna aplikacji. Mollier przypomina o zapisie nie zapisanych dotychczas dokumentach.

Skróty

Mysz:	Wskazanie klawisza Zamknij w belce aplikacji.

Klawiatura:	ALT+F4


Polecenie Cofnij/Nie można cofnąć (Menu Edycja)

<< Interfejs polecenia Cofaj twojej aplikacji może się różnić od opisanego poniżej. Zmień tekst poniżej stosownie do twojej implementacji tego polecenia. >>

Polecenie to służy do cofania ostatniego polecenia edycji dokumentu jeżeli jest to możliwe. Nazwa tego polecenia zmienia się w zależności od tego jakie polecenie było ostatnio użyte do edycji dokumentu jeżeli jest to możliwe. Polecenie Cofaj zmienia się w Nie można cofnąć jeżeli nie można odwołać ostatniego polecenia.

Skróty

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	CTRL+Z or

ALT-BACKSPACE


Polecenie Ponów (Menu Edycja)

<< Napisz tekst pomocy dla tego polecenia. >>


Polecenie Wytnij (Menu Edycja)

Polecenie to służy do wycinania aktualnie zaznaczonego fragmentu dokumentu i wstawienia go do Schowka systemowego. Polecenie to jest niedostępne jeżeli nie zaznaczono żadnego fragmentu dokumentu.

Wycinanie danych do Schowka zastępuje dane zapisane w nim poprzednio.

Skróty

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	CTRL+X


Polecenie Kopiuj (Menu Edycja)

Polecenie to służy do kopiowania zaznaczonego fragmentu dokumentu do Schowka systemowego. Polecenie to jest niedostępne jeżeli nie zaznaczono żadnego fragmentu dokumentu.

Kopiowanie danych do Schowka zastępuje dane zapisane w nim poprzednio.

Dodatkowe informacje na temat kopiowania wykresu i raportu można znaleźć tutaj.

Skróty

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	CTRL+C


Polecenie Wklej (Menu Edycja)

Polecenie to służy do wstawienia kopii zawartości Schowka do dokumentu w punkcie wstawienia wskazywanym przez kursor. Polecenie to jest niedostępne jeżeli Schowek jest pusty lub aplikacja nie obsługuje formatu danych zawartych w Schowku.

Skróty

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	CTRL+V


View Toolbar command
Polecenie Pasek narzędzi (Menu Widok)

Polecenie to służy do pokazywania i ukrywania paska narzędzi, który zawiera klawisze dla niektórych najczęściej używanych poleceń w aplikacji Mollier takich jak Otwórz plik. Pozycja menu z tym poleceniem jest zaznaczona gdy pasek narzędzi jest widoczny.

Zobacz także Pasek narzędzi aby uzyskać więcej informacji na temat używania paska narzędzi.


pasek narzedzi
Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest wyświetlany wzdłuż górnej krawędzi okna aplikacji poniżej menu. Służy on do szybkiego dostępu przy pomocy myszy do najczęściej używanych poleceń w Mollier.

Aby ukryć lub pokazać pasek narzędzi, należy wybrać polecenie Pasek narzędzi z menu Widok.

Kliknij	Aby

Otworzyć nowy dokument.

Otworzyć istniejący dokument.  Mollier otworzy okno dialogowe Otwórz, przy pomocy którego można zlokalizować i otworzyć dany plik.

Zapisać aktywny dokument z jego aktualną nazwą. Jeżeli dokument nie ma nadanej jeszcze nazwy Mollier  otworzy okno dialogowe Zapisz jako.

Wydrukować aktywny dokument.

Skopiować zaznaczone dane do Schowka.

Zmienia kursor wykresu na kursor zaznaczania obiektów.

Powiększa widok wykresu.

Pomniejsza widok wykresu.

Dopasowuje rozmiar wykresu do dostępnego dla niego okna.

Aktywuje wybrany proces

Tworzy nowy proces.

Edycja istniejących w dokumencie procesów.

Tworzy nowy punkt poprzez wskazanie na wykresie.

Tworzy nowy punkt poprzez wskazanie podanie parametrów punktu.

Edycja istniejącego punktu wykresu.

Tworzy przemianę powietrza - ogrzewanie.

Tworzy przemianę powietrza - chłodzenie.

Tworzy przemianę powietrza - zraszanie.

Tworzy przemianę powietrza - nawilżanie.

Tworzy przemianę powietrza - mieszanie.

Usuwa punkt lub przemianę z procesu.

Przełącza styl wykresu z wykresu Molliera (Europa) na wykres psychrometryczny (USA) i z powrotem.

Przełącza jednostki strumienia masy i objętości

Wyświetla informacje o aktualnym procesie


View Status Bar Command
Polecenie Pasek statusu (Menu Widok)

Polecenie to służy do pokazywania i ukrywania paska statusu, w którym opisywane są polecenia, które będą wykonane po wskazaniu pozycji menu lub klawisza paska narzędzi. Pasek statusu służy także do wskazywania aktualnego statusu przełączników klawiatury oraz do wyświetlania dodatkowych informacji aplikacji Mollier. Pozycja menu z tym poleceniem jest zaznaczona gdy pasek statusu jest widoczny.

Zobacz także: Pasek statusu aby uzyskać więcej informacji na temat używania paska statusu.


status bar
Pasek statusu

Pasek statusu jest wyświetlany wzdłuż dolnej krawędzi okna aplikacji Mollier Aby ukryć lub pokazać pasek narzędzi, należy wybrać polecenie Pasek statusu z menu Widok.

Lewa strona paska statusu wyświetla krótką informację o poleceniach menu lub paska narzędzi, gdy pozycja menu lub klawisz paska narzędzi zostanie wskazany myszą. Prawa strona paska statusu wskazuje, które z przełączników klawiatury są zamknięte:

Wskaźnik	Opis

CAP	Przełącznik Caps Lock jest włączony.

NUM	Przełącznik Num Lock jest włączony.

SCRL	Przełącznik Scroll Lock jest włączony.

Pasek statusu wyświetla dodatkowe informacje o znalezionym punkcie lub przemianie, gdy kursor zaznaczania obiektów znajdzie się w okolicy jakiegokolwiek obiektu na wykresie.


Polecenie Nowe okno (Menu Okno)

Polecenie to służy do otworzenia nowego okna dla aktywnego dokumentu. Oznacza to, ż aktywny dokument będzie wyświetlany w wielu oknach jednocześnie. Możesz użyć wielu okien tego samego dokumentu aby wyświetlać różne fragmenty tego samego dokumentu w tym samym czasie. Jeżeli zmienisz zawartość dokumentu w jakimkolwiek oknie wszystkie pozostałe okna tego dokumentu zostaną uaktualnione. Nowe okno dokumentu staje się jego aktywnym widokiem i pozostaje na pierwszym planie.


Polecenie kaskada (Menu Okno)

Polecenie to służy do szeregowania wszystkich okien w kaskadę.


Polecenie Sąsiadująco (Menu Okno)

Polecenie to służy do ustawienia okien dokumentów w układzie poziomym lub pionowym.


Polecenie Poziomo (Menu Okno)

Polecenie to służy do ułożenia okien dokumentów w poziomym układzie sąsiadującym.


Polecenie Pionowo (Menu Okno)

Polecenie to służy do ułożenia okien dokumentów w pionowym układzie sąsiadującym.


Polecenie Szereguj ikony

Polecenie to służy do szeregowania ikon zminimalizowanych okien w dolnej części głównego okna aplikacji. Jeżeli jakiekolwiek okno dokumentu jest otwarte wówczas ikony zminimalizowanych, pozostałych okien mogą być niewidoczne ponieważ znajdują się pod otwartym oknem.


Polecenie Podziel (Menu Okno)

Polecenie to służy do podziału aktywnego okna na panele. Można wówczas używać myszy lub klawiszy strzałek klawiatury aby przesuwać pasek podziału. Po ustaleniu pozycji paska podziału można używać poszczególnych paneli do pokazywania różnych fragmentów tego samego dokumentu. << W aplikacjach SDI to polecenie pojawia się w menu Widok >>


Polecenie 1, 2, ... (Menu Okno)

Aplikacja Mollier wyświetla listę aktualnie otwartych okien dokumentów w dolnej części menu Okno. Pozycja w menu aktywnego okna jest zaznaczona. Aby uaktywnić inne okno należy je wybrać z tej listy.


Polecenie Tematy (Menu Pomoc)

Polecenie to służy do wyświetlenia początkowej strony systemu pomocy. Na tej stronie można wybrać temat, na który użytkownik chce uzyskać więcej informacji. Po wskazaniu tematu system pomocy przejdzie do wybranego fragmentu aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje na temat używania aplikacji Mollier.

Po wejściu do systemu pomocy zawsze można nacisnąć klawisz Tematy aby powrócić do strony początkowej.


Polecenie Pomoc (Menu Pomoc)

Polecenie to służy do wyświetlenia informacji na temat używania systemu pomocy.


Polecenie Informacja (Menu Pomoc)

Polecenie to wyświetla informację o prawach autorskich oraz numer wersji aplikacji Mollier.


Help Using Help Command
Polecenie Co to jest

Polecenie Co to jest służy do wyświetlania informacji o wybranych fragmentach aplikacji Mollier. Po wybraniu polecenia Co to jest z paska narzędzi wskaźnik myszy zmieni się w strzałkę ze znakiem zapytania. Następnie po wskazaniu fragmentu aplikacji np. innego klawisza paska narzędzi lub pozycji menu, odpowiadający temu fragmentowi temat systemu pomocy zostanie wyświetlony.

Skrót

Klawiatura:	SHIFT+F1


Pasek tytułowy

Pasek tytułowy znajduje się w górnej części okna aplikacji. Zawiera on nazwę aplikacji oraz nazwę aktywnego dokumentu i jego aktywnego okna..

Aby przesunąć okno przeciągnij myszą pasek tytułowy okna. Można także przy pomocy paska tytułowego przesuwać okna dialogowe.

Pasek tytułu zawiera następujące elementy:

Klawisz menu systemowego aplikacji

Klawisz menu systemowego dokumentu

Klawisz maksymalizacji

Klawisz minimalizacji

Nazwa aplikacji

Nazwa dokumentu

Klawisz przywróć


Paski przewijania

Paski przewijania wyświetlane są przy prawej i przy dolnej krawędzi okna. Położenie suwaków wewnątrz pasków przewijania informuje o położeniu wyświetlanego fragmentu w dokumencie. Można używać myszki do przewijania wyświetlanego fragmentu dokumentu.


Polecenie Rozmiar (Menu systemowe)

Polecenie to służy do wyświetlenia czterokierunkowej strzałki co oznacza, że można zmieniać rozmiar okna przy pomocy klawiszy kierunkowych klawiatury.

Po zmianie wskaźnika myszy na strzałkę czterokierunkową:

1.	Naciśnij jeden z klawiszy kierunkowych (strzałka w lewo, prawo, do góry, do dołu) aby przenieść wskaźnik myszy do odpowiedniej krawędzi okna.

2.	Naciśnij jeden z klawiszy kierunkowych aby przesunąć wybraną krawędź okna.

3.	Naciśnij ENTER aby ustalić wybrany rozmiar okna.

Uwaga: To polecenie jest niedostępne dla okna rozmiarach maksymalnych.

Skrót

Mysz:	Wlecz myszą krawędzie lub narożniki okna.


Polecenie Przenieś (Menu systemowe)

Polecenie to służy do wyświetlenia czterokierunkowej strzałki co oznacza, że można przenieść okno przy pomocy klawiszy kierunkowych klawiatury.

Uwaga: To polecenie jest niedostępne dla okna o rozmiarach maksymalnych.

Skrót

Klawiatura:	CTRL+F7


System Minimize Command
Polecenie Minimalizuj (Menu systemowe)

Polecenie służy do zmniejszenia okna do rozmiarów ikony.

Skrót

Mysz:	Kliknij ikonę minimalizacji [image] na pasku tytułowym.

Klawiatura:	ALT+F9


Polecenie Maksymalizuj (Menu systemowe)

Polecenie służy do powiększenia okna tak aby zajęło całą dostępną powierzchnię ekranu.

Skrót

Mysz:	Kliknij ikonę maksymalizacji [image] na pasku tytułowym lub kliknij dwukrotnie na pasku tytułowym.

Klawiatura:	CTRL+F10 powiększa okno dokumentu.


Polecenie Następne okno (Menu systemowe)

Polecenie to służy do przełączania się do następnego otwartego okna dokumentu. Aplikacja ustala kolejność okien na podstawie kolejności ich otwierania.

Skrót

Klawiatura:	CTRL+F6


Polecenie Poprzednie okno (Menu systemowe)

Polecenie to służy do przełączania się do poprzedniego otwartego okna dokumentu. Aplikacja ustala kolejność okien na podstawie kolejności ich otwierania.

Skrót

Klawiatura:	SHIFT+CTRL+F6


Polecenie Zamknij (Menu systemowe)

Polecenie służy do zamknięcia okna lub okna dialogowego.

Dwukrotne kliknięcie na klawisz menu systemowego oznacza wybranie polecenia Zamknij.

Uwaga: Jeżeli w aplikacji jest otwartych wiele okien pojedynczego dokumentu polecenie Zamknij zamyka tylko to okno. Można zamknąć wszystkie okna dokumentu wybierając polecenie Zamknij z menu Plik.

Skróty

Klawiatura:	 	CTRL+F4 zamyka okno dokumentu

ALT+F4 zamyka wszystkie okna aplikacji Mollier lub okno dialogowe


Polecenie Przywróć (Menu sterowania)

Polecenie to służy do przywrócenia położenia i rozmiaru aktywnego okna przed użyciem polecenia Maksymalizuj lub Minimalizuj.


Przełącz do (Menu sterowania)

Polecenie to służy do wyświetlenia listy wszystkich uruchomionych aplikacji. Można użyć "Listy zadań" do przełączania lub zamykania aplikacji.

Skrót

Klawiatura:	CTRL+ESC

Okno dialogowe Lista zadań - Opcje

Po użyciu polecenia Przełącz do zostanie otworzone okno dialogowe z następującymi opcjami:

Lista zadań

Pozwala wybrać zadanie do przełączenia lub zamknięcia.

Przełącz do

Przełącza do wybranego zadania.

Zakończ zadanie

Kończy działanie wybranego zadania.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe Lista zadań.

Kaskada

Szereguje okna uruchomionych zadań w kaskadę. Nie wpływa na okna aplikacji zminimalizowanych do ikon.

Szereguj

Szereguje okna uruchomionych zadań tak aby się nie pokrywały. Nie wpływa na okna aplikacji zminimalizowanych do ikon.

Szereguj ikony

Szereguje ikony wszystkich zminimalizowanych okien aplikacji.


View Ruler Command
Polecenie Linijka (Menu Widok)

<< Napisz tekst pomocy tutaj. >>


Choose Font Dialog
Okno dialogowe Wybierz czcionkę

<< Napisz tekst pomocy tutaj. >>


Choose Color Dialog
Okno dialogowe Wybierz kolor

<< Napisz tekst pomocy tutaj. >>


Edit Find Command
Polecenie Znajdź (Menu Edycja)

<< Napisz tekst pomocy tutaj. >>


Find Dialog
Okno dialogowe Znajdź

<< Napisz tekst pomocy tutaj. >>


Edit Replace Command
Polecenie Zastąp (Menu Edycja)

<< Napisz tekst pomocy tutaj. >>


Replace Dialog
Okno dialogowe Zastąp

<< Napisz tekst pomocy tutaj. >>


Edit Repeat Command
Polecenie Powtórz (Menu Edycja)

Polecenie to służy do powtórzenia ostatnio użytego polecenia edycji dokumentu. Pozycja menu polecenia Powtórz zmienia się w Nie można powtórzyć jeżeli nie można powtarzać ostatnio wydanego polecenia.

Skrót

Klawiatura:	F4


Edit Clear Command
Polecenie Usuń (Menu Edycja)

<< Napisz tekst pomocy tutaj. >>


Edit Clear All
Polecenie Usuń wszystko (Menu Edycja)

Polecenie to służy do usuwania wszystkich procesów a wraz z nimi wszystkich punktów i przemian. Oznacza to wyczyszczenie dokumentu. Polecenie prosi o potwierdzenie wykonania usuwania wszystkich obiektów.


Next Pane Command
Polecenie Następny panel

<< Napisz tekst pomocy tutaj. >>


Prev Pane Command
Polecenie Poprzedni panel

<< Napisz tekst pomocy tutaj. >>


Modyfikacja dokumentu

Opis głównego okna aplikacji można znaleźć tutaj.

Dokument aplikacji Mollier składa się z następujących elementów:

•	Opcje wykresu

•	Definicje procesów - tworzenie, edycja

•	Definicje punktów - tworzenie, edycja

•	Definicje przemian - tworzenie, edycja

Zmiana jakiekolwiek elementu należącego do przedstawionych powyżej powoduje modyfikację dokumentu, co objawia się sugerowaniem zapisania zmian w dokumencie przed jego zamknięciem, jeżeli nie był on uprzednio zapisany.


Pomoc niedostępna

Brak tematu pomocy dla tego obszaru okna.


Brak pomocy

Brak pomocy dla tego komunikatu.

<< Jeżeli chcesz pisać tematy pomocy dla każdego komunikatu to usuń identyfikatory AFX_HIDP_xxx z sekcji [ALIAS] pliku .HPJ projektu twojej aplikacji i napisz tematy pomocy dla każdego identyfikatora AFX_HIDP_xxx. Na przykład AFX_HIDP_INVALID_FILENAME to identyfikator tematu pomocy dla komunikatu błędnej nazwy pliku. >>


File Print command
Polecenie Drukuj (Menu Plik)

Polecenie to służy do drukowania aktywnego dokumentu. Polecenie to otwiera okno dialogowe Drukuj, które pozwala na ustawienie zakresu stron przeznaczonych do druku, liczbę kopii, drukarkę na której będzie dokonany wydruk oraz ustawienie parametrów drukarki.

Aplikacja Mollier drukuje na pierwszej stronie wykres, natomiast na następnych stronach raport dotyczący wszystkich procesów, punktów wykresu oraz przemian powietrza znajdujących się na wykresie.

Położenie wykresu na pierwszej stronie zależne jest od ustawień orientacji wykresu i orientacji papieru.

UWAGA: Liczba stron raportu może być duża. Aby nie drukować raportu należy ustawić zakres drukowanych stron od 1 do 1 w oknie dialogowym Drukuj.

Skróty

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	CTRL+P


Okno dialogowe Drukuj

Następujące opcje pozwalają na określenie w jaki sposób dokument ma być drukowany:

Drukarka

Pokazuje domyślną w systemie drukarkę. Aby zmienić drukarkę należy ją wybrać z rozwijalnej listy. Zmiana parametrów wybranej drukarki odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza Właściwości.

Właściwości

Otwiera okno dialogowe Własciwości, gdzie można zmieniać wszystkie parametry drukarki

Drukuj do pliku

Pozwala na drukowanie do pliku. Po wybraniu tej opcji zostanie otworzone okno dialogowe, w którym można określić nazwę i folder pliku z wydrukiem aktywnego dokumentu dla wybranej drukarki.

Zakres wydruku

Pozwala określić zakres stron do przeznaczonych do druku:

Wszystko	Drukuje cały dokument.
Strony	Drukuje strony z zakresu podanego w polach edycyjnych Od: i Do:.
Wybór	Drukuje aktualnie zaznaczony fragment.
Kopie

Pozwala na podanie liczby kopii przeznaczonych do drukowania stron.

Sortuj

Sortuje kopie podczas wydruku lub drukuje kolejne strony w ilości podanej w polu edycyjnym Kopie.


Okno dialogowe Drukuje

Okno dialogowe Drukuje wyświetlane jest w czasie gdy aplikacja Mollier przesyła dane do podsystemu drukowania. Numer aktualnie wysyłanej do druku strony pokazuje postęp procesu drukowania dokumentu.

Aby przerwać drukowanie dokumentu naciśnij klawisz Anuluj.


File Print Preview command
Polecenie Podgląd wydruku (Menu Plik)

Polecenie to służy do przedstawienia dokumentu w takiej postaci w jakiej będzie on drukowany. Po wybraniu tego polecenia główne okno aplikacji zostanie wypełnione oknem poglądu wydruku, na którym może być wyświetlona jedna lub dwie strony aktywnego dokumentu w takiej postaci w jakiej będą drukowane. Pasek narzędzi Podgląd wydruku zawiera klawisze, które pozwalają przełączać podgląd wydruku pomiędzy jedną i dwoma stronami, przeglądać następne i poprzednie strony wydruku dokumentu, powiększać i pomniejszać podgląd wydruku oraz rozpocząć proces drukowania.


print preview toolbar
Pasek narzędzi Podgląd wydruku

Pasek narzędzi Podgląd wydruku posiada następujące klawisze:

Drukuj

Rozpoczyna drukowanie dokumentu.

Nast. strona

Podgląd następnej drukowanej strony.

Poprz. strona

Podgląd poprzedniej drukowanej strony.

Jedna strona / Dwie strony

Podgląd jednej lub dwóch stron jednocześnie.

Powiększ

Powiększenie podglądu drukowanej strony.

Pomniejsz

Zmniejszenie podglądu drukowanej strony.

Zamknij

Powrót z podglądu wydruku do edycji dokumentu.


File Print Setup command
Polecenie Ustawienia drukarki (Menu Plik)

Polecenie to służy do wyboru drukarki, do której będzie wysłany drukowany dokument oraz do ustawienia parametrów wydruku. Polecenie to otwiera okno dialogowe Ustawienia wydruku, które pozwala na wybranie drukarki, ustawienie jej właściwości oraz ustawienie rozmiaru, źródła i orientacji papieru.


Okno dialogowe Ustawienia wydruku

Okno dialogowe pozwala na wybór drukarki jej właściwości oraz parametrów papieru, na którym będzie drukowany dokument.

Drukarka

Pokazuje domyślną w systemie drukarkę. Aby zmienić drukarkę należy ją wybrać z rozwijalnej listy. Zmiana parametrów wybranej drukarki odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza Właściwości.

Właściwości

Otwiera okno dialogowe Własciwości, gdzie można zmieniać wszystkie parametry drukarki

Papier Rozmiar

Pozwala wybrać z rozwijalnej listy rozmiar papieru, na którym będzie drukowany dokument

Papier Źródło

Pozwala na wybranie podajnika papieru dla wybranej drukarki. Można wybrać podajnik papieru z rozwijalnej listy.

Orientacja

Pozwala ustalić orientację papieru na poziomą lub pionową.


File Page Setup Command
Polecenie Ustawienia strony (Menu Plik)

Polecenie to służy do wyboru drukarki, do której będzie wysłany drukowany dokument oraz do ustawienia parametrów wydruku. Polecenie to otwiera okno dialogowe Ustawienia wydruku, które pozwala na wybranie drukarki, ustawienie jej właściwości oraz ustawienie rozmiaru, źródła i orientacji papieru.


HIDC_ZOOMIN


HIDC_ZOOMOUT


HIDC_NOPERMISION


HIDC_POINT


HIDC_AIRPOINT


HIDC_MOVE


HIDC_AIRPROCESS


Pozwala zmienić kolor tła wykresu


HIDC_EDIT_T


Pozwala zmienić kolor wykresu


Pozwala zmienić kolor siatki dla osi zawartości wilgoci


Pozwala zmienić kolor izoterm

(izotermy - linie łączące punkty o tej samej temperaturze termometru suchego)


HIDC_EDIT_H


Zmienia orientację wykresu na poziomą


Pozwala zmienić kolor izohumid

(izohumidy - linie łączące punkty o tej samej wilgotności względnej)


HIDC_EDIT_X


Zmienia orientację wykresu na pionową


Pozwala zmienić kolor izochor

(izochory - linie łączące punkty o tej samej objętości właściwej lub gęstości)


HIDC_EDIT_I


Pokazuje aktualną orientację strony wykresu


HIDC_EDIT_TS


HIDC_EDIT_TW


HIDC_EDIT_PP


HIDC_EDIT_XS


HIDC_EDIT_DX


HIDC_EDIT_V


HIDC_STATIC_STATE


Ustala lewy margines obszaru wykresu


Ustala lewy margines obszaru wykresu


Ustala prawy margines obszaru wykresu


Ustala prawy margines obszaru wykresu


Ustala górny margines obszaru wykresu


Ustala górny margines obszaru wykresu


Ustala dolny margines obszaru wykresu


Ustala dolny margines obszaru wykresu


Zmienia kolor osi zawartości wilgoci


Ustala minimalną wartość na osi zawartości wilgoci


Ustala maksymalną wartość na osi zawartości wilgoci


Ustala główną jednostkę na osi zawartości wilgoci


Ustala pomocniczą jednostkę na osi zawartości wilgoci


Ustala kąt pochylenia osi zawartości wilgoci


Ustala punkt przecięcia na osi zawartości wilgoci z osią entalpii


Zmienia kolor osi entalpii


Pozwala włączać i wyłączać siatkę zawartości wilgoci


Pozwala włączać i wyłączać siatkę entalpii


Pozwala zmienić kolor siatki dla osi entalpii


Pozwala włączać i wyłączać izotermy

(izotermy - linie łączące punkty o tej samej temperaturze termometru suchego)


Pozwala włączać i wyłączać izohumidy

(izohumidy - linie łączące punkty o tej samej wilgotności względnej)


Ustala gęstość kreślenia izoterm na wykresie

(izotermy - linie łączące punkty o tej samej temperaturze termometru suchego)


Ustala gęstość kreślenia izoterm na wykresie

(izotermy - linie łączące punkty o tej samej temperaturze termometru suchego)


Ustala minimalną wartość na osi entalpii


Ustala gęstość kreślenia izohumid na wykresie

(izohumidy - linie łączące punkty o tej samej wilgotności względnej)


Ustala maksymalną wartość na osi entalpii


Ustala gęstość kreślenia izohumid na wykresie

(izohumidy - linie łączące punkty o tej samej wilgotności względnej)


Ustala główną jednostkę na osi entalpii


Pozwala włączać i wyłączać izochory

(izochory - linie łączące punkty o tej samej objętości właściwej lub gęstości)


Ustala pomocniczą jednostkę na osi entalpii


Ustala gęstość kreślenia izochor na wykresie

(izochory - linie łączące punkty o tej samej objętości właściwej lub gęstości)


Ustala kąt pochylenia osi entalpii


Ustala gęstość kreślenia izochor na wykresie

(izochory - linie łączące punkty o tej samej objętości właściwej lub gęstości)


Ustala punkt przecięcia na osi entalpii z osią zawartości wilgoci


Pozwala przełączać opis izochor na wykresie pomiędzy objętością właściwą lub gęstością


HIDC_EDIT_DN


HIDC_EDIT_PB


HIDC_SPIN_PB


HIDC_ICON_FOG


Ustala kolor izolinii kursora na wykresie


Włącza i wyłącza kreślenie linii stałej zawartości wilgoci


Włącza i wyłącza kreślenie linii stałej entalpii


Włącza i wyłącza kreślenie izotermy


Włącza i wyłącza kreślenie izotermy punktu rosy


Włącza i wyłącza kreślenie izotermy termometru mokrego


Włącza i wyłącza kreślenie izohumidy


Włącza i wyłącza kreślenie izochory


Włącza i wyłącza kreślenie linii stałej zawartości wilgoci w punkcie nasycenia dla stałej temperatury


Pozwala na podanie nazwy dla nowego procesu


Włącza i wyłącza widoczność procesu na wykresie


Ustala kolor dla obiektów należących do tego procesu


Pozwala na ustawienie procesu jako aktywny. Aktywny proces to ten, w którym tworzone są aktualnie punkty i przemiany


Wyświetla listę procesów w dokumencie, umożliwia sterownie widocznością poszczególnych procesów


Otwiera dialog tworzenia nowego procesu


Otwiera dialog edycji wskazanego w liście procesu


Ustawia wskazany w liście proces jako aktywny


Wyświetla nazwę aktywnego procesu


Usuwa wskazany w liście proces


Umożliwia podanie nazwy dla nowego punktu wykresu


Pozwala ustalić wilgotność względną jako parametr nowego punktu


Pozwala ustalić zawartość wilgoci jako parametr nowego punktu


Pozwala na podanie temperatury jako parametru nowego punktu


Pozwala na podanie wilgotności względnej jako parametru nowego punktu


Pozwala na podanie zawartości wilgoci jako parametru nowego punktu


Podaje nazwę aktywnego procesu


Zamyka dialog i pozwala na swobodne wskazanie położenia nowego punktu


Umożliwia włączanie i wyłączanie izolinii dla nowego punktu


Pokazuje aktualną wielkość punktu, która będzie używana podczas wyświetlania na wykresie


Pozwala na zmianę wielkości punktu wyświetlanego na wykresie


Pozwala na podanie nazwy dla końcowego punktu ogrzewania powietrza


Pozwala na ustawienie wartości współczynnika obejścia chłodnicy


Pokazuje ustawioną wartość współczynnika obejścia chłodnicy


Pozwala na podanie nazwy dla końcowego punktu zraszania powietrza


Pokazuje ustawioną wartość współczynnika efektywności komory zraszania


Pozwala na ustawienie wartości współczynnika efektywności komory zraszania


Pozwala na podanie nazwy dla końcowego punktu chłodzenia powietrza


Pozwala na ustawienie zraszania adiabatycznego w komorze zraszania


Pozwala na podanie nazwy dla końcowego punktu nawilżania powietrza


Pozwala na podanie nazwy dla końcowego punktu mieszania powietrza


Pokazuje ustawione wartości udziałów procentowych mieszanych strumieni powietrza


Pozwala na włączanie i wyłączanie odkraplania w komorze mieszania


Pozwala na ustawienie wartości udziałów procentowych mieszanych strumieni powietrza


Pozwala na podanie nazwy dla punktu powietrza odkroplonego


Pozwala na podanie nazwy dla punktu powietrza odkroplonego


Wybiera strumień objętości do określenia ilości powietrza dla nowego punktu


Wybiera strumień masy do określenia ilości powietrza dla nowego punktu


Wybiera strumień masy suchego gazu do określenia ilości powietrza dla nowego punktu


Pozwala na wprowadzenie strumienia objętości dla nowego punktu


Pozwala na wprowadzenie strumienia masy powietrza dla nowego punktu


Pozwala na wprowadzenie strumienia masy suchego powietrza dla nowego punktu


Włącza obliczanie udziałów procentowych mieszanych strumieni na podstawie wskazanych punktów


Włącza możliwość ustawiania wartości udziałów procentowych mieszanych strumieni powietrza


Pozwala na zmianę nazwy wskazanego punktu


Wybiera strumień objętości do określenia ilości powietrza we wskazanym punkcie


Wybiera strumień masy do określenia ilości powietrza we wskazanym punkcie


Wybiera strumień masy suchego gazu do określenia ilości powietrza we wskazanym punkcie


Pozwala na wprowadzenie strumienia objętości we wskazanym punkcie


Pozwala na wprowadzenie strumienia masy powietrza we wskazanym punkcie


Pozwala na wprowadzenie strumienia masy suchego powietrza we wskazanym punkcie


HIDC_ICON_PB


HIDC_ICON_T


HIDC_ICON_H


HIDC_ICON_X


HIDC_ICON_I


HIDC_ICON_V


HIDC_ICON_DN


HIDC_ICON_TS


HIDC_ICON_TW


HIDC_ICON_PP


HIDC_ICON_XS


HIDC_ICON_DX


HIDC_INFO_NAME


HIDC_INFO_POINTS


HIDC_INFO_PROCESS


HIDC_INFO_HEAT


HIDC_INFO_COOL


Przywraca domyślne ustawienia dla tej zakładki


Okno główne aplikacji

Główne okno aplikacji Mollier składa się z czterech paneli oddzielonych od siebie paskami podziału, przy pomocy których można zmieniać ich wielkość w oknie głównym.

Panel punktu kursora to lewe górne okno w oknie głównym aplikacji. W oknie tym wyświetlane są następujące parametry punktu aktualnie wskazywanego przez wskaźnik myszy:

•	Ciśnienie barometryczne (całkowite) powietrza - dla tej wartości ciśnienia skonstruowany jest aktualnie wyświetlany wykres. Wartość tego ciśnienia można zmieniać w zakresie od 960 do 1040 hPa przy pomocy klawiszy ze strzałkami w oknie edycyjnym ciśnienia barometrycznego.

•	Temperatura termometru suchego,

•	Wilgotność względna,

•	Zawartość wilgoci,

•	Entalpia,

•	Objętość właściwa,

•	Gęstość,

•	Temperatura punktu rosy,

•	Temperatura termometru mokrego,

•	Ciśnienie cząstkowe pary wodnej,

•	Zawartość wilgoci dla punktu nasycenia przy danej temperaturze powietrza,

•	Zawartość mgły w powietrzu,

•	Stan powietrza.

Jeżeli wskaźnik myszy znajduje się poza obszarem wykresu wszystkie pola tego panelu są czyszczone. Po wskazaniu dowolnego okienka przy symbolu w panelu punktu kursora pokazuje się podpowiedź z informacją o nazwie wyświetlanego w tym okienku parametru powietrza.

Lista punktów wykresu znajduje się poniżej panelu punktu kursora. Lista ta posiada uszeregowane według przynależności do procesów punkty wykreślone na wykresie. Wskazując na poszczególne nazwy procesów można rozwijać i zwijać listy z punktami przynależącymi do poszczególnych procesów. Jeżeli zostanie wskazany punkt w tej liście, wówczas rozwija się lista wszystkich parametrów dotyczących tego punktu (patrz panel punktu kursora) oraz dodatkowo informacja o strumieniu objętości, strumieniu masy wilgotnego powietrza i strumieniu masy suchego powietrza w tym punkcie. Po wskazaniu punktu w liście można dokonywać jego edycji.

Okno wykresu to główna część okna aplikacji znajdująca się w prawej górnej jego części. Okno wykresu kreśli wykres Molliera lub psychrometryczny w zależności od wybranego stylu wykresu oraz w zależności od ustawionego ciśnienia barometrycznego i wybranych opcji wykresu. Okno wykresu pozwala na tworzenie punktów wykresu, tworzenie przemian powietrza oraz na ich edycję i przesuwanie na wykresie. W oknie wykresu można dokonywać powiększeń, pomniejszeń lub dopasować wykres do rozmiarów okna.

Lista procesów znajduje się w dolnej części głównego okna aplikacji. Służy ona do porządkowania wyświetlanych informacji o istniejących na wykresie przemian powietrza. Lista procesów posiada następujące kolumny w których znajdują się odpowiednie informacje dotyczące wszystkich istniejących na wykresie przemian powietrza:

Nazwa	Nazwa przemiany, która składa się z nazwy punktu początkowego symbolu -> i nazwy punktu końcowego np. P1->P2; dla mieszania nazwa to nazwa pierwszego punktu mieszania, symbol -> nazwa punktu końcowego symbol <- i nazwa drugiego punktu mieszania np. P1->P3<-P2
Proces	Nazwa procesu, do której należy dana przemiana
Typ	Typ przemiany np. ogrzewanie
Zapotrzebowanie na moc	Zapotrzebowanie na moc cieplną jeżeli wyświetlana wartość jest dodatnia lub zapotrzebowanie na moc chłodniczą jeżeli wyświetlana wartość jest ujemna
Początkowy strumień objętości	Strumień objętości powietrza w punkcie początkowym przemiany (dla wszystkich przemian stałą wartością jest strumień masy suchego powietrza)
Końcowy strumień objętości	Strumień objętości powietrza w punkcie końcowym przemiany (dla wszystkich przemian stałą wartością jest strumień masy suchego powietrza)
Różnica temperatury	Różnica temperatury termometru suchego dla przemiany
Strumień wilgoci	Strumień masy wody pochłaniany przez powietrze w przemianie jeżeli wyświetlana jest wartość dodatnia lub strumień masy wody jaki wykrapla się z powietrza w przemianie jeżeli wyświetlana wartość jest ujemna
Uwagi	Dodatkowe informacje zależne od typu przemiany takie jak: współczynnik obejścia chłodnicy i temperatura powierzchni chłodnicy, współczynnik efektywności komory zraszania i temperatura wody w komorze zraszania, udziały procentowe mieszanych strumieni powietrza itp.

Kolor ikony w wierszu listy przemian identyfikuje kolor procesu, do którego należy dana przemiana. Po wskazaniu przemiany w liście można dokonywać jej edycji.

Uwaga: Jeżeli fragment okna głównego jest za mały wówczas można go powiększyć przeciągając myszą odpowiedni pasek podziału.


Tworzenie procesów

Przez proces rozumie się zbiór punktów wykresu i przemian powietrza. Dla procesu obliczane jest łączne zapotrzebowanie na moc cieplną i chłodniczą. Wielkości te wyświetlane są przy pomocy polecenia Informacje.

Proces można utworzyć przy pomocy dwóch poleceń:

•	Proces w menu Wstaw

•	Procesy w menu Edycja


Edycja procesów

Istniejące w dokumencie procesy można edytować, czyli zmieniać ich widoczność na wykresie, kolor punktów i przemian należących do tego procesu lub aktywować daną przemianę na wykresie.

Włączenie widoczności na wykresie spowoduje pojawienie się wszystkich punktów i przemian tego procesu w oknie wykresu, natomiast wyłączenie widoczności ukrywa te obiekty.

Kolor procesu wpływa na kolor nowych obiektów przynależących do tego procesu oraz na kolor istniejących już na wykresie obiektów.

Aktywowanie warstwy oznacza, że od tego momentu wszystkie nowe obiekty tworzone na wykresie będą przypisane temu procesowi.

Edycja procesów odbywa się poprzez wydanie polecenia Procesy w menu Edycja.

Do szybkiego aktywowania procesu służy polecenie Zmiana aktywnego procesu, które jest dostępne z paska narzędzi.


Tworzenie punktów wykresu

Punkt wykresu obrazuje strumień powietrza o parametrach wskazywanych przez ten punkt na wykresie i w ilości założonej przez użytkownika. W przypadku automatycznego generowania punktów po wskazaniu myszą aplikacja nadaje nazwę punktowi składającą się z litery P i pierwszej wolnej liczby całkowitej oraz nadaje strumieniowi suchego powietrza wartość 1 kg/s.

Punkty na wykresie można tworzyć wydając jedno z dwóch poleceń:

•	Wskaż na wykresie

•	Parametry

Oba polecenia znajdują się w menu Wstaw.


Edycja punktów wykresu

Istniejące na wykresie punkty można edytować. Polega to na zmianie nazwy lub strumienia powietrza reprezentowanego przez dany punkt lub położenia punktu na wykresie. Można także usunąć wskazany punkt.

Aby edytować nazwę lub strumień powietrza w wskazanego punktu należy wydać polecenie edycji punktu zmenu Edycja.

Więcej informacji o zmianie położenia punktu można znaleźć w temacie o przesuwaniu punktów na wykresie.

Uwaga: Można edytować tylko punkty aktywnego procesu. Aby uaktywnić inny proces należy wydać polecenie Zmiana aktywnego procesu.


Tworzenie przemian powietrza

Przemiana powietrza to zmiana parametrów termodynamicznych strumienia powietrza. Na wykresie przemiany reprezentowane są odcinkami pomiędzy punktami wykresu. Aplikacja Mollier pozwala na tworzenie następujących rzeczywistych przemian powietrza:

•	Ogrzewanie

•	Chłodzenie w tym chłodzenie z osuszaniem

•	Zraszanie w tym zraszanie adiabatyczne

•	Nawilżanie dowolnym czynnikiem termodynamicznym

•	Mieszanie w tym przemiana odkraplania w komorze mieszania dla powietrza zamglonego

Wszystkie przemiany dostępne są w menu Wstaw.


Edycja przemian powietrza

Parametry przemiany można zmieniać poprzez zmianę położenia jej punktu początkowego lub końcowego. Przemianę po zaznaczeniu można usunąć.


Odczytywanie parametrów wskazywanego punktu na wykresie

Parametry punktu wykresu wskazywanego przez kursor wykresu można odczytać w panelu punktu kursora.

Wyświetlane w tym panelu parametry to:

•	Ciśnienie barometryczne (całkowite) powietrza - dla tej wartości ciśnienia skonstruowany jest aktualnie wyświetlany wykres. Wartość tego ciśnienia można zmieniać w zakresie od 960 do 1040 hPa przy pomocy klawiszy ze strzałkami w oknie edycyjnym ciśnienia barometrycznego.

•	Temperatura termometru suchego,

•	Wilgotność względna,

•	Zawartość wilgoci,

•	Entalpia,

•	Objętość właściwa,

•	Gęstość,

•	Temperatura punktu rosy,

•	Temperatura termometru mokrego,

•	Ciśnienie cząstkowe pary wodnej,

•	Zawartość wilgoci dla punktu nasycenia przy danej temperaturze powietrza,

•	Zawartość mgły w powietrzu,

•	Stan powietrza.


Odczytywanie parametrów punktów istniejących na wykresie

Aby odczytać parametry istniejącego na wykresie punktu należy w liście punktów wykresu rozwinąć gałąź z nazwą procesu, do którego należy dany punkt a następnie należy rozwinąć gałąź z nazwą punktu. Po rozwinięciu odpowiednich gałęzi widoczne są poszukiwane parametry punktu w układzie identycznym jak w panelu punktu kursora oraz dodatkowo informacje o strumieniu objętości, strumieniu masy wilgotnego powietrza i strumieniu masy suchego powietrza w tym punkcie.


Odczytywanie parametrów przemian istniejących na wykresie

Aby odczytać parametry przemiany istniejącej na wykresie należy znaleźć odpowiednią nazwę przemiany w liście przemian. Nazwy przemian konstruowane są z nazw punktów początkowych i końcowych przemian oraz z symbolu "->" oraz dodatkowo dla mieszania z symbolu "<-".

Lista przemian posiada następujące kolumny:

Nazwa	Nazwa przemiany, która składa się z nazwy punktu początkowego symbolu -> i nazwy punktu końcowego np. P1->P2; dla mieszania nazwa to nazwa pierwszego punktu mieszania, symbol -> nazwa punktu końcowego symbol <- i nazwa drugiego punktu mieszania np. P1->P3<-P2
Proces	Nazwa procesu, do której należy dana przemian
Typ	Typ przemiany np. ogrzewanie
Zapotrzebowanie na moc	Zapotrzebowanie na moc cieplną jeżeli wyświetlana wartość jest dodatnia lub zapotrzebowanie na moc chłodniczą jeżeli wyświetlana wartość jest ujemna
Początkowy strumień objętości	Strumień objętości powietrza w punkcie początkowym przemiany (dla wszystkich przemian stałą wartością jest strumień masy suchego powietrza)
Końcowy strumień objętości	Strumień objętości powietrza w punkcie końcowym przemiany (dla wszystkich przemian stałą wartością jest strumień masy suchego powietrza)
Różnica temperatury	Różnica temperatury termometru suchego dla przemiany
Strumień wilgoci	Strumień masy wody pochłaniany przez powietrze w przemianie jeżeli wyświetlana jest wartość dodatnia lub strumień masy wody jaki się wykrapla z powietrza w przemianie jeżeli wyświetlana wartość jest ujemna
Uwagi	Dodatkowe informacje zależne od typu przemiany takie jak: współczynnik obejścia chłodnicy i temperatura powierzchni chłodnicy, współczynnik efektywności komory zraszania i temperatura wody w komorze zraszania, udziały procentowe mieszanych strumieni powietrza itp.


Zmiana parametrów wyświetlania wykresu

Do zmiany parametrów kreślenia wykresu służą następujące polecenia:

•	Opcje - zmiana parametrów wykresu, osi, siatki osi, izolinii oraz kursora wykresu

•	Styl wykresu - przełącza pomiędzy wykresem Molliera (Europa) a wykresem psychrometrycznym (USA)

•	Ciśnienie barometryczne - zmienia ciśnienie całkowite dla wykresu (wpływa na wszelkie obliczenia w aplikacji)


Kopiowanie informacji wykresu i raportu do innych aplikacji

Aplikacja Mollier pozwala na kopiowanie rysunku wykresu oraz raportu tekstowego o wszystkich procesach, punktach i przemianach do schowka systemowego. Pozwala to na wklejanie tych informacji do dokumentów innych aplikacji.

Aby skopiować dane z aplikacji Mollier do schowka należy wydać polecenie KopiujHID_EDIT_COPY.

Aby w innej aplikacji wkleić dane ze schowka należy wybrać polecenie Wklej lub Wklej specjalnie, które pozwala na wybranie wklejanych danych.

Uwaga: Rysunek wykresu wklejany jest do schowka w postaci pliku EMF (Enhanced Meta File), co powoduje czasami błędną interpretację tych danych przez różne programy.


Przesuwanie punktów na wykresie

Aplikacja Mollier pozwala na dynamiczne przesuwanie punktów wykresu i połączonych z nim przemian powietrza. Zachowuje przy tym wszystkie zależności termodynamiczne przemian. Pozwala to na swobodne kształtowanie przebiegów przemian termodynamicznych wilgotnego powietrza bez obaw, że dany proces nie będzie możliwy do realizacji w rzeczywistych urządzeniach.

Aby przesunąć istniejący na wykresie punkt (może to być punkt swobodny lub punkt początkowy i/lub punkt końcowy przemiany) należy na początku wydać polecenie Zaznacz obiekt. Wydanie tego polecenia spowoduje zmianę kursora wykresu (w postaci krzyża z izoliniami przebiegającymi przez jego środek) na kursor zaznaczania obiektów w postaci strzałki skierowanej w lewą stronę. Po zbliżeniu kursora zaznaczania do punktu powoduje on zmianę koloru punktu na przeciwny, co oznacza znalezienie punktu w dokumencie (wyświetlana jest także informacja o tym punkcie w pasku statusu) oraz zmianę wyglądu kursora na strzałkę ze strzałką czterokierunkową. Po zmianie koloru punktu na przeciwny należy wskazać ten punkt klawiszem wskazującym myszy i przeciągnąć go (przytrzymując klawisz wskazujący myszy) w żądane miejsce na wykresie. W tym czasie przesuwany będzie obraz punktu wraz z jego nowymi izoliniami oraz podawane będą parametry nowego położenia w panelu punktu kursora. Po zwolnieniu klawisza wskazującego myszy ustalone zostanie położenie przesuwanego punktu oraz obliczone zostanie położenie wszystkich połączonych z tym punktem przemian powietrza zgodnie z zasadami termodynamiki wilgotnego powietrza. Jeżeli punkt nie może znaleźć się w danym miejscu (ze względu na prawa termodynamiki) wówczas zostanie określone najbliższe poprawne położenie tego punktu na wykresie.

UWAGA: Aktualna wersja aplikacji nie ostrzega przed wchodzeniem przemiany powietrza w obszar powietrza zamglonego poniżej punktu styczności do linii nasycenia wychodząc z punktu początkowego przemiany.


// MAKEHELP.BAT generated Help Map file.  Used by MOLLIER.HPJ.

// Commands (ID_* and IDM_*)


Polecenie Powiększaj
Polecenie Powiększaj (Menu Widok)

Polecenie to służy do powiększania widoku wykresu. Po wybraniu tego polecenia aplikacja Mollier zmieni wygląd wskaźnika myszy na lupę ze znakiem plus. Aby uzyskać powiększenie można wskazywać dowolny punkt na wykresie. Wskazany punkt stanie się punktem środkowym nowego powiększenia. Powiększenie można również uzyskać wskazując obszar przy pomocy okna. Wskazanie obszaru do powiększenia w ten sposób uzyskuje się poprzez wskazanie i przeciąganie myszą po wykresie. Po zwolnieniu klawisza wskazującego myszy zaznaczony obszar zostanie powiększony.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Ctrl+NUM+ (NUM+ to znak "plus" na klawiaturze numerycznej)


Polecenie Pomniejszaj
Polecenie Pomniejszaj (Menu Widok)

Polecenie to służy do pomniejszania widoku wykresu. Po wybraniu tego polecenia aplikacja Mollier zmieni wygląd wskaźnika myszy na lupę ze znakiem minus. Aby uzyskać pomniejszenie widoku należy wskazać dowolny punkt wykresu. Wskazany punkt będzie punktem środkowym nowego widoku. Jeżeli obszar wykresu będzie mniejszy od dostępnego dla wykresu okna wówczas wykres będzie pomniejszany i ustawiany centralnie względem okna wykresu.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Ctrl+NUM- (NUM- to znak "minus" na klawiaturze numerycznej)


Polecenie Cała strona
Polecenie Cała strona (Menu Widok)

Polecenie to służy do dopasowywania powiększenia wykresu do okna wykresu. Polecenie to pozwala na zobaczenie całego wykresu maksymalnie powiększonego w oknie wykresu.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Ctrl+F


Polecenie Opcje
Polecenie Opcje (Menu Widok)

Polecenie to służy do otworzenia okna dialogowego Opcje, które pozwala na ustawianie parametrów kreślenia wykresu takich jak kolory poszczególnych linii, zakresy osi, kreślenie izolinii, ustawienia kursora wykresu itp.

Skróty:

Klawiatura:	Ctrl+E


HID_INSERT_PROCESS


Polecenie Proces
Polecenie Proces (Menu Wstaw)

Polecenie to służy do utworzenia nowego procesu w dokumencie. Proces to zbiór punktów i przemian powietrza np. proces klimatyzacyjny dla zimy lub lata. Po wybraniu tego polecenia otwiera się okno dialogowe Edytuj proces, które pozwala na określenie parametrów nowego procesu takich jak nazwa, kolor, widoczność oraz aktywność. Proces aktywny to ten, w którym są aktualnie tworzone obiekty takie jak punkty i przemiany powietrza. Organizacja obiektów w procesy pozwala na sterowanie widocznością i kolorem obiektów należących do danego procesu oraz na obliczanie łącznego zapotrzebowania na moc cieplną i chłodniczą. Parametry te można zobaczyć w oknie dialogowym Informacje, które można otworzyć z menu Widok.

Uwaga: Można edytować istniejące w dokumencie procesy przy pomocy polecenia Procesy. Aby szybko zmienić proces na aktywny należy posłużyć się poleceniem Zmiana aktywnego procesu

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Alt+R


Polecenie Wskaż na wykresie
Polecenie Wskaż na wykresie (Menu Wstaw -> Punkt procesu)

Polecenie to służy do tworzenia punktu na wykresie dla aktywnego procesu przy pomocy wskaźnika myszy. Nowy punkt będzie utworzony w miejscu wskazanym przez wskaźnik myszy. Wszystkie parametry wskazywanego punktu oprócz nazwy i ilości powietrza można odczytać z okna parametrów punktu wskazywanego przez kursor, które znajduje się w lewej górnej części okna aplikacji. Nazwa punktu oraz strumień masy suchego powietrza (1 kg/s) będzie nadana automatycznie. Można zmienić te parametry wskazując punkt przy pomocy kursora wskazującego w postaci strzałki (patrz polecenie Zaznacz obiekt) i wybierając polecenie Punkt procesu.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Alt+S


Polecenie Parametry
Polecenie Parametry (Menu Wstaw -> Punkt procesu)

Polecenie to służy do tworzenia nowego punktu na wykresie na podstawie podanych parametrów. Polecenie to otwiera okno dialogowe Nowy punkt wykresu, w którym należy określić parametry dla nowego punktu takie jak temperatura powietrza, wilgotność względna lub zawartość wilgoci, strumień masy lub objętości powietrza. Okno dialogowe pozwala również określić czy nowy punkt ma posiadać izolinie. Wykonywanie tego polecenia można również zkończyć poprzez wydanie polecenia Wskaż na wykresie z poziomu okna dialogowego otwartego tym poleceniem.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Alt+P


Polecenie Procesy
Polecenie Procesy (Menu Edycja)

Polecenie to służy do edycji istniejących w dokumencie procesów. Po wybraniu tego polecenia otwiera się okno dialogowe Procesy, które pozwala na edytownie procesów. Po wybraniu procesu w liście można go usunąć, uczynić aktywnym, edytować lub utworzyć nowy proces.

Uwaga: Zaznaczając lub odznaczając kwadracik obok nazwy procesu w liście można włączać lub wyłączać widoczność odpowiedniego procesu. Nie można wyłączyć widoczności dla aktywnego procesu.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Ctrl+R


Polecenie Zmiana aktywnego procesu
Polecenie Zmiana aktywnego procesu (Pasek narzędzi)

Polecenie to służy do szybkiego uaktywniania procesów. Polecenie to jest dostępne tylko z paska narzędziowego. Po wybraniu nazwy procesu z rozwijalnej listy odpowiadający tej nazwie proces staje się aktywny, co oznacza, że od tej pory wszystkie obiekty będą tworzone w tym procesie.

Skróty:

Pasek narzędzi:


Polecenie Zaznacz obiekt
Polecenie Zaznacz obiekt (Menu Edycja)

Polecenie to służy do przełączania pomiędzy kursorem wykresu a kursorem do zaznaczania obiektów. Kursor wykresu ma kształt krzyża, przez który przebiegają izolinie wskazywanego przez kursor punktu, natomiast kursor wyboru to strzałka zwrócona w lewą stronę. Parametry punktu wykresu wskazywanego przez kursor wykresu wyświetlane są w lewym górnym panelu aplikacji.

Po zbliżeniu kursora wybierającego do jakiegokolwiek obiektu na aktywnej warstwie zmienia on barwę na przeciwną oraz w pasku statusu wyświetlane są podstawowe informacje o obiekcie. Zmiana barwy obiektu oznacza jedynie, że obiekt został znaleziony. Aby go zaznaczyć należy go wskazać klawiszem myszy. Po zaznaczeniu obiektu można do edytować (w przypadku punktów) lub usunąć.

Uwaga: W czasie gdy wyświetlany jest kursor zaznaczania obiektów można włączać menu kontekstowe prawego klawisza myszy. Aby je włączyć należy prawym klawiszem myszy wskazać na dowolny punkt wykresu.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Esc


Polecenie Usuń
Polecenie Usuń (Menu Edycja)

Polecenie to służy do usuwania zaznaczonego obiektu. Jeżeli zaznaczonym obiektem jest przemiana powietrza wówczas zrywane jest połączenie pomiędzy punktem początkowym i końcowym przemiany i jest ona usuwana. W przypadku gdy zaznaczonym obiektem jest punkt wykresu aplikacja Mollier informuje o konieczności usunięcia powiązanych z tym punktem przemian powietrza i pyta czy należy kontynuować usuwanie tego punktu. Po potwierdzeniu usuwania usuwany jest wskazany punkt i wszystkie połączone z nim przemiany powietrza oraz zrywane są połączenia z usuwanych przemian.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Delete


Polecenie Ogrzewanie
Polecenie Ogrzewanie (Menu Wstaw)

Polecenie to służy do utworzenia przemiany powietrza - ogrzewanie. Po wybraniu tego polecenia otwiera się okno dialogowe Ogrzewanie, które pozwala na podanie nazwy dla punktu końcowego przemiany. Po zatwierdzeniu nazwy wskaźnik myszy zmienia kształt na strzałkę z ikoną przemiany oraz izoliniami przebiegającymi przez wskazywany punkt. Aby rozpocząć tworzenie ogrzewania należy wskazać istniejący na wykresie punkt (może to być tylko punkt, który nie jest punktem początkowym innej przemiany) i przytrzymując klawisz wskazujący myszy przeciągnąć po wykresie. Podczas tworzenia ogrzewania kreślony jest tymczasowy przebieg tej przemiany zgodnie z zasadami termodynamiki wilgotnego powietrza. Wskaźnik myszy wskazując dowolny punkt wykresu określa temperaturę końcową ogrzewania przy zachowaniu stałej zawartości wilgoci. Pasek statusu pokazuje w tym czasie informacje dotyczące tworzonej przemiany.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Alt+O


Polecenie Chłodzenie
Polecenie Chłodzenie (Menu Wstaw)

Polecenie to służy do utworzenia przemiany powietrza - chłodzenie. Po wybraniu tego polecenia otwiera się okno dialogowe Chłodzenie, które pozwala na podanie nazwy dla punktu końcowego przemiany oraz współczynnika obejścia dla chłodnicy. Po zatwierdzeniu parametrów przemiany wskaźnik myszy zmienia kształt na strzałkę z ikoną przemiany oraz izoliniami przebiegającymi przez wskazywany punkt. Aby rozpocząć tworzenie chłodzenia należy wskazać istniejący na wykresie punkt (może to być tylko punkt, który nie jest punktem początkowym innej przemiany) i przytrzymując klawisz wskazujący myszy przeciągnąć po wykresie. Podczas tworzenia chłodzenia kreślony jest tymczasowy przebieg tej przemiany zgodnie z zasadami termodynamiki wilgotnego powietrza. Wskaźnik myszy wskazując dowolny punkt wykresu określa temperaturę powierzchni chłodnicy. Temperatura i zawartość wilgoci powietrza punktu końcowego chłodzenia obliczana jest na podstawie współczynnika obejścia dla chłodnicy oraz na podstawie temperatury punktu rosy dla punktu początkowego. Jeżeli temperatura chłodnicy jest niższa od temperatury punktu rosy punktu początkowego przemiany uwzględniane jest wykraplanie pary wodnej na powierzchni chłodnicy. Pasek statusu pokazuje w tym czasie informacje dotyczące tworzonej przemiany.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Alt+C


Polecenie Mieszanie
Polecenie Mieszanie (Menu Wstaw)

Polecenie to służy do utworzenia przemiany powietrza - mieszanie. Po wybraniu tego polecenia otwiera się okno dialogowe Mieszanie, które pozwala na podanie nazwy dla punktu końcowego przemiany, wybranie sposobu podania udziałów procentowych mieszanych strumieni powietrza oraz włączenie lub wyłączenie odkraplania powietrza zamglonego w komorze mieszania. Przy włączonym odkraplaniu powietrza możliwe jest podanie nazwy punktu końcowego odkraplania powietrza. Po zatwierdzeniu wszystkich parametrów przemiany wskaźnik myszy zmienia kształt na strzałkę z ikoną przemiany oraz izoliniami przebiegającymi przez wskazywany punkt. Aby rozpocząć tworzenie mieszania należy wskazać istniejący na wykresie punkt (może to być tylko punkt, który nie jest punktem początkowym innej przemiany) i przytrzymując klawisz wskazujący myszy przeciągnąć do innego punktu wykresu (również ten punkt nie może być punktem początkowym dla inne przemiany). Podczas tworzenia mieszania kreślony jest tymczasowy przebieg tej przemiany zgodnie z zasadami termodynamiki wilgotnego powietrza. Wskaźnik myszy wskazując dowolny punkt wykresu określa ten punkt jako drugi punkt mieszania natomiast izolinie przebiegają przez punkt końcowy mieszania dwóch strumieni powietrza. Punkt końcowy mieszania wyznaczany jest na podstawie parametrów przemiany. Jeżeli punkt końcowy mieszania wypada w obszarze mgły i włączono odkraplanie powietrza w komorze mieszania tworzona jest dodatkowa przemiana - odkrapalnie od punktu mieszania do punktu nasycenia przy stałej temperaturze punktu mieszania. Pasek statusu pokazuje w tym czasie informacje dotyczące tworzonej przemiany.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Alt+M


Polecenie Zraszanie
Polecenie Zraszanie (Menu Wstaw)

Polecenie to służy do utworzenia przemiany powietrza - zraszanie. Po wybraniu tego polecenia otwiera się okno dialogowe Zraszanie, które pozwala na podanie nazwy dla punktu końcowego przemiany, współczynnika efektywności komory zraszania oraz pozwala na włączenie lub wyłączenie zraszania adiabatycznego. Po zatwierdzeniu parametrów przemiany wskaźnik myszy zmienia kształt na strzałkę z ikoną przemiany oraz izoliniami przebiegającymi przez wskazywany punkt. Aby rozpocząć tworzenie chłodzenia należy wskazać istniejący na wykresie punkt (może to być tylko punkt, który nie jest punktem początkowym innej przemiany) i przytrzymując klawisz wskazujący myszy przeciągnąć po wykresie. Podczas tworzenia zraszania kreślony jest tymczasowy przebieg tej przemiany zgodnie z zasadami termodynamiki wilgotnego powietrza. Wskaźnik myszy wskazując dowolny punkt wykresu określa temperaturę wody w komorze zraszania. Jeżeli wybrano zraszanie adiabatyczne wówczas zmiana położenia wskaźnika kursora nie powoduje ruchu tworzonej przemiany, gdyż punkt końcowy takiej przemiany jest tylko jeden i leży on na izotermie termometru mokrego dla punktu początkowego zraszania adiabatycznego. Temperatura oraz zawartość wilgoci powietrza w punkcie końcowym zraszania obliczana jest na podstawie współczynnika efektywności oraz na podstawie temperatury wody w komorze zraszania. Pasek statusu pokazuje w tym czasie informacje dotyczące tworzonej przemiany.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Alt+Z


Polecenie Nawilżanie
Polecenie Nawilżanie (Menu Wstaw)

Polecenie to służy do utworzenia przemiany powietrza - nawilżanie. Po wybraniu tego polecenia otwiera się okno dialogowe Nawilżanie, które pozwala na podanie nazwy dla punktu końcowego przemiany. Po zatwierdzeniu nazwy wskaźnik myszy zmienia kształt na strzałkę z ikoną przemiany oraz izoliniami przebiegającymi przez wskazywany punkt. Aby rozpocząć tworzenie nawilżania należy wskazać istniejący na wykresie punkt (może to być tylko punkt, który nie jest punktem początkowym innej przemiany) i przytrzymując klawisz wskazujący myszy przeciągnąć po wykresie. Podczas tworzenia nawilżania kreślony jest tymczasowy przebieg tej przemiany zgodnie z zasadami termodynamiki wilgotnego powietrza. Wskaźnik myszy wskazując dowolny punkt wykresu określa wartość entalpii czynnika nawilżającego powietrze. Pasek statusu pokazuje w tym czasie informacje dotyczące tworzonej przemiany.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Alt+N


Polecenie Punkt procesu
Polecenie Punkt procesu (Menu Edycja)

Polecenie to służy do edycji zaznaczonego punktu. Po zaznaczeniu punktu i wybraniu tego polecenia otwiera się okno dialogowe Edycja punktu, które pozwala na edycję parametrów punktu. Można przy pomocy tego okna dialogowego zmieniać nazwę punktu i strumień masy lub objętości powietrza w tym punkcie.

Uwaga: Aby zmienić położenie punktu na wykresie należy go przesunąć.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Ctrl+K


Polecenie Przełącz jednostki
Polecenie Przełącz jednostki (Menu Widok)

Polecenie to służy do przełączania wyświetlanych w liście procesów i zestawieniu punktów wykresu jednostek strumienia objętości i strumienia masy z m3/s i kg/s na m3/h i kg/h i na odwrót. Polecenie to ma wpływ na listę punktów wykresu, listę przemian wykresu oraz na drukowane lub kopiowane raporty dokumentu.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Ctrl+U


Polecenie Informacje
Polecenie Informacje (Menu Widok)

Polecenie to służy do wyświetlenia okna dialogowego informacji o aktywnym procesie, którego poszczególne pola informują o:

•	Łącznej liczbie punktów procesu

•	Łącznej liczbie przemian w procesie

•	Łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną dla procesu

•	Łącznym zapotrzebowaniu na moc chłodniczą dla procesu

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	Ctrl+I


Polecenie Styl wykresu
Polecenie Styl wykresu (Menu Widok)

Polecenie to służy do przełączania pomiędzy stylami kreślenia wykresu wilgotnego powietrza. W większości krajów europejskich używa się wykresu Molliera w układzie: oś rzędnych to oś zawartości wilgoci a oś odciętych to oś entalpii. W Ameryce Północnej rozpowszechnił się wykres psychrometryczny, w którym oś rzędnych to oś entalpii a oś odciętych to oś zawartości wilgoci. Przekształcenie wykresu Molliera w wykres psychrometryczny polega na jego lustrzanym odbiciu i obróceniu o 90 stopni.

Uwaga: Zmiana stylu wykresu zachowuje jego zależności termodynamiczne dla utworzonych w nim obiektów.

Skróty:

Pasek narzędzi:

Klawiatura:	F2


// Prompts (IDP_*)

// Resources (IDR_*)


HIDR_MOLLIERPOPUP


HIDR_MAINFRAME


Modyfikacja dokumentu

HIDR_MOLLIERTYPE


// Dialogs (IDD_*)


Okno dialogowe Informacje - Mollier


Okno dialogowe Wykres

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry kreślenia wykresu:

Orientacja

Pozioma

Zmienia orientację wykresu na poziomą

Pionowa

Zmienia orientację wykresu na pionową

Kolor tła

Pozwala zmienić kolor tła wykresu

Kolor wykresu

Pozwala zmienić kolor wykresu

Marginesy

Lewy

Ustala lewy margines obszaru wykresu

Prawy

Ustala prawy margines obszaru wykresu

Góra

Ustala górny margines obszaru wykresu

Dół

Ustala dolny margines obszaru wykresu

Ustaw wielkość stempla

Pozwala na zmianę wielkości punktu wyświetlanego na wykresie

Rysunek

Pokazuje aktualną wielkość punktu, która będzie używana podczas wyświetlania na wykresie

Uwaga: Klawisz Domyślne przywołuje domyślne ustawienia parametrów dla wyświetlanej aktualnie zakładki.


Okno dialogowe Oś entalpii

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry kreślenia osi entalpii:

Minimum

Ustala minimalną wartość na osi entalpii

Maksimum

Ustala maksymalną wartość na osi entalpii

Jednostka główna

Ustala główną jednostkę na osi entalpii

Jednostka pomocnicza

Ustala pomocniczą jednostkę na osi entalpii

Kąt pochylenia

Ustala kąt pochylenia osi entalpii

Przecięcie z osią

Ustala punkt przecięcia na osi entalpii z osią zawartości wilgoci

Kolor

Zmienia kolor osi entalpii

Uwaga: Klawisz Domyślne przywołuje domyślne ustawienia parametrów dla wyświetlanej aktualnie zakładki.


Okno dialogowe Siatka

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry kreślenia siatki wykresu:

Siatka zawartości wilgoci

Pozwala włączać i wyłączać kreślenie siatki zawartości wilgoci na wykresie

Kolor

Pozwala zmienić kolor siatki dla osi zawartości wilgoci

Siatka entalpii

Pozwala włączać i wyłączać kreślenie siatki entalpii na wykresie

Kolor

Pozwala zmienić kolor siatki dla osi entalpii

Uwaga: Klawisz Domyślne przywołuje domyślne ustawienia parametrów dla wyświetlanej aktualnie zakładki.


Okno dialogowe Izolinie

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry kreślenia izolinii wykresu:

Izotermy

Pozwala włączać i wyłączać izotermy

Rysuj co

Ustala gęstość kreślenia izoterm na wykresie

Kolor

Pozwala zmienić kolor izoterm

Izohumidy

Pozwala włączać i wyłączać izohumidy

Rysuj co

Ustala gęstość kreślenia izohumid na wykresie

Kolor

Pozwala zmienić kolor izohumid

Izochory

Pozwala włączać i wyłączać izochory

Rysuj co

Ustala gęstość kreślenia izochor na wykresie

Kolor

Pozwala zmienić kolor izochor

Zamień objętość właściwą na gęstość

Pozwala przełączać opis izochor na wykresie pomiędzy objętością właściwą lub gęstością

Uwaga: Klawisz Domyślne przywołuje domyślne ustawienia parametrów dla wyświetlanej aktualnie zakładki.


HIDD_FORMVIEW


Okno dialogowe Oś zawartości wilgoci

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry kreślenia osi zawartości wilgoci:

Minimum

Ustala minimalną wartość na osi zawartości wilgoci

Maksimum

Ustala maksymalną wartość na osi zawartości wilgoci

Jednostka główna

Ustala główną jednostkę na osi zawartości wilgoci

Jednostka pomocnicza

Ustala pomocniczą jednostkę na osi zawartości wilgoci

Kąt pochylenia

Ustala kąt pochylenia osi zawartości wilgoci

Przecięcie z osią

Ustala punkt przecięcia na osi zawartości wilgoci z osią entalpii

Kolor

Zmienia kolor osi zawartości wilgoci

Uwaga: Klawisz Domyślne przywołuje domyślne ustawienia parametrów dla wyświetlanej aktualnie zakładki.


Okno dialogowe Kursor

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry kreślenia izolinii kursora wykresu:

Kolor izolinii kursora

Ustala kolor izolinii kursora na wykresie

Śledzenie izolinii kursora

Linia stałej zawartości wilgoci

Włącza i wyłącza kreślenie linii stałej zawartości wilgoci

Izoentalpa

Włącza i wyłącza kreślenie izoentalpy

Izoterma termometru suchego

Włącza i wyłącza kreślenie izotermy

Izoterma punktu rosy

Włącza i wyłącza kreślenie izotermy punktu rosy

Izoterma termometru mokrego

Włącza i wyłącza kreślenie izotermy termometru mokrego

Izohumida

Włącza i wyłącza kreślenie izohumidy

Izochora

Włącza i wyłącza kreślenie izochory

Linia mgły

Włącza i wyłącza kreślenie linii mgły (stałej zawartości wilgoci w punkcie nasycenia dla temperatury punktu w obszarze mgły)

Uwaga: Klawisz Domyślne przywołuje domyślne ustawienia parametrów dla wyświetlanej aktualnie zakładki.


Okno dialogowe Edytuj proces

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry dla tworzonego lub edytowanego procesu:

Nazwa procesu

Pozwala na podanie nazwy dla procesu

Kolor procesu

Ustala kolor dla obiektów należących do tego procesu

Proces widoczny na wykresie

Włącza i wyłącza widoczność procesu na wykresie

Ustaw proces jako aktywny

Pozwala na ustawienie procesu jako aktywny. Aktywny proces to ten, w którym tworzone są aktualnie punkty i przemiany


Okno dialogowe Procesy

Poniższe opcje pozwalają zarządzać istniejącymi w dokumencie procesami lub utworzuć nowy proces:

Aktywny proces

Wyświetla nazwę aktywnego procesu

Lista procesów

Wyświetla listę procesów w dokumencie i umożliwia sterownie widocznością poszczególnych procesów przez zaznaczanie kwadratów obok nazw procesów. W liście można zaznaczyć tylko jeden proces.

Aktywny

Ustawia wskazany w liście proces jako aktywny

Nowy

Otwiera dialog tworzenia nowego procesu

Edytuj

Otwiera dialog edycji wskazanego w liście procesu

Usuń

Usuwa wskazany w liście proces


Okno dialogowe Nowy punkt wykresu

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry dla tworzonego nowego punktu procesu:

Aktywny proces

Podaje nazwę aktywnego procesu

Nazwa punktu

Umożliwia podanie nazwy dla nowego punktu wykresu

Parametry punktu

Temperatura

Pozwala na podanie temperatury jako parametru nowego punktu

Wilgotność względna

Pozwala ustalić wilgotność względną jako parametr nowego punktu i umożliwia podanie wilgotności względnej jako parametru nowego punktu

Zawartość wilgoci

Pozwala ustalić zawartość wilgoci jako parametr nowego punktu i umożliwia podanie zawartości wilgoci jako parametru nowego punktu

Strumień powietrza

Strumień objętości

Wybiera strumień objętości do określenia ilości powietrza dla nowego punktu i umożliwia wprowadzenie jego wartości

Strumień masy

Wybiera strumień masy do określenia ilości powietrza dla nowego punktu i umożliwia wprowadzenie jego wartości

Strumień masy suchego powietrza

Wybiera strumień masy suchego gazu do określenia ilości powietrza dla nowego punktu i umożliwia wprowadzenie jego wartości

Izolinie punktu

Umożliwia włączanie i wyłączanie izolinii dla nowego punktu

Pokaż

Zamyka okno dialogowe i pozwala na swobodne wskazanie na wykresie nowego punktu


Okno dialogowe Ogrzewanie

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry dla tworzonej przemiany:

Nazwa punktu końcowego przemiany

Pozwala na podanie nazwy dla końcowego punktu ogrzewania powietrza


Okno dialogowe Chłodzenie

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry dla tworzonej przemiany:

Nazwa punktu końcowego przemiany

Pozwala na podanie nazwy dla końcowego punktu chłodzenia powietrza

Współczynnik obejścia chłodnicy

Pozwala na ustawienie wartości współczynnika obejścia chłodnicy i pokazuje ustawioną wartość


Okno dialogowe Zraszanie

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry dla tworzonej przemiany:

Nazwa punktu końcowego przemiany

Pozwala na podanie nazwy dla końcowego punktu nawilżania powietrza

Współczynnik efektywności komory zraszania

Pozwala na ustawienie wartości współczynnika efektywności komory zraszania i pokazuje ustawioną wartość

Zraszanie adiabatyczne

Pozwala na ustawienie zraszania adiabatycznego w komorze zraszania


Okno dialogowe Nawilżanie

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry dla tworzonej przemiany:

Nazwa punktu końcowego przemiany

Pozwala na podanie nazwy dla końcowego punktu nawilżania powietrza


Okno dialogowe Mieszanie

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry dla tworzonej przemiany:

Nazwa punktu końcowego przemiany

Pozwala na podanie nazwy dla końcowego punktu mieszania powietrza

Oblicz stopień zmieszania

Włącza obliczanie udziałów procentowych mieszanych strumieni na podstawie wskazanych punktów

Podaj stopień zmieszania

Włącza możliwość ustawiania wartości udziałów procentowych mieszanych strumieni powietrza. Suwak poniżej pozwala ustawić te udziały i pokazuje ustawione ich wartości

Odprowadzaj mgłę z komory mieszania

Pozwala na włączanie i wyłączanie odkraplania w komorze mieszania

Nazwa punktu powietrza odmglonego

Pozwala na podanie nazwy dla punktu powietrza odkroplonego


Okno dialogowe Edycja punktu

Poniższe opcje pozwalają zmienić parametry edytowanego punktu wykresu:

Nazwa punktu

Pozwala na zmianę nazwy wskazanego punktu

Strumień powietrza

Strumień objętości

Wybiera strumień objętości do określenia ilości powietrza we wskazanym punkcie i pozwala na wprowadzenie jego wartości

Strumień masy

Wybiera strumień masy do określenia ilości powietrza we wskazanym punkcie i pozwala na wprowadzenie jego wartości

Strumień masy suchego gazu

Wybiera strumień masy suchego gazu do określenia ilości powietrza we wskazanym punkcie i pozwala na wprowadzenie jego wartości


Okno dialogowe Informacja o procesie


Okno dialogowe Opcje

Poniżej przedstawione zakładki okna dialogowego Opcje pozwalają zmieniać parametry poszczególnych elementów wykresu:

Zakładka Wykres

Zakładka Oś zawartości wilgoci

Zakładka Oś entalpii

Zakładka Siatka

Zakładka Izolinie

Zakładka Kursor

Uwaga: Klawisz Domyślne przywołuje domyślne ustawienia parametrów dla wyświetlanej aktualnie zakładki.


Terminy:


Izotermy - linie łączące punkty o tej samej temperaturze termometru suchego


Izohumidy - linie łączące punkty o tej samej wilgotności względnej


Izochory - linie łączące punkty o tej samej objętości właściwej lub gęstości


Linie stałej zawartości wilgoci - linie łączące punkty o jednakowej zawartości wilgoci (równoległe do siatki osi zawartości wilgoci)


Izoentalpy - linie łączące punkty o jednakowej entalpii (równoległe do siatki osi entalpii)


Izoterma punktu rosy - linia łącząca punkty na wykresie, których temperatura termometru suchego jest równa temperaturze punktu na linii nasycenia o zawartości wilgoci równej zawartości wilgoci danego punktu


Izoterma termometru mokrego - linia łącząca punkty na wykresie, których temperatura termometru mokrego jest równa temperaturze termometru mokrego dla danego punktu


Linia mgły - linia stałej zawartości wilgoci dla punktu na linii nasycenia o temperaturze równej temperaturze powietrza zamglonego